Raven: Sentry Integration (7.x-4.18) - en to fr translation catalogue (11 entries)

en: Development
fr: Développement

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Support
fr: Assistance technique

en: Not found
fr: Non trouvé

en: Not loaded
fr: Pas chargé

en: Browser
fr: Navigateur

en: Environment
fr: Environnement

en: Timeout
fr: Temps limite

en: Release
fr: Version

en: Configured
fr: Configuré
