Raven: Sentry Integration (7.x-4.2) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Development
fr: Développement

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Not found
fr: Non trouvé

en: Not loaded
fr: Pas chargé

en: Environment
fr: Environnement

en: Release
fr: Version
