rcSwitcher (7.x-1.0) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hy: Օգտագործողի ինտերֆեյսը

en: Width
hy: Լայնություն

en: Height
hy: Բարձրություն

en: Installed
hy: Տեղադրված
