Resource Description Framework (RDF) (7.x-2.0-alpha1) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Prefix
ta: முன் ஒட்டு

en: Type
ta: வகை

en: Help text
ta: வணக்க உரை

en: An error occurred and processing did not complete.
ta: ஒரு பிழை ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் காரணமாக செயல் முற்றுப்பெறவில்லை
