reactor.am (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Statistics
fr: Statistiques

en: Basic Settings
fr: Paramètres de base

en: Application ID
fr: Identifiant (ID) de l'application

en: Universal web tracking opt-out
fr: Refus global du suivi sur le web
