Read More Control (7.x-1.1-rc2) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: User interface
ml: ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ്

en: default
ml: സ്വതവേ

en: Help
ml: സഹായം

en: URL
ml: യു.ആർ.എൽ
