Read More Control (7.x-1.1) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
mn: Хэрэглэгчийн интерфэйс

en: disabled
mn: идэвхжээгүй

en: Help
mn: Тусламж

en: Default
mn: Анхны утга
