Read only mode (7.x-1.0-beta1) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: The path '@link_path' is either invalid or you do not have access to it.
ru: Путь '@link_path' либо недопустим, либо у вас нет к нему доступа.

en: Read Only Mode
ru: Режим только для чтения

en: Redirect path
ru: Путь переадресации

en: Enable Read Only Mode
ru: Включить режим только для чтения
