Read only mode (7.x-1.0) - en to ko translation catalogue (2 entries)

en: The path '@link_path' is either invalid or you do not have access to it.
ko: 경로 '@link_path' 는 비활성화이거나 액세스 할 수 없습니다.

en: Redirect path
ko: 경로 재지정 경로
