Read only mode (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Administration
target: 管理

en: Read only mode
target: 只读模式

en: Read Only Mode
target: 只读模式

en: Redirect path
target: 重定向路径

en: Access all forms while in <em>Read Only Mode</em>
target: 当处于<em>只读模式</em>时，访问所有表单

en: Read Only Mode warning
target: 只读模式警告

en: Form submission error
target: 表单提交错误

en: Allowed forms
target: 允许的表单

en: Forms that can be submitted
target: 可以提交的表单

en: Forms that can be viewed
target: 可以查看的表单
