Real AES (7.x-1.2) - en to sv translation catalogue (3 entries)

en: Not Installed
sv: Inte installerad

en: Installed
sv: Installerad

en: It appears that phpseclib is installed in the right location but can't be read. Check that the permissions on the directory and its files allows for reading by the webserver.
sv: Det verkar som att phpseclib är installerat på rätt plats men inte kan läsas. Kontrollera att behörigheterna för katalogen och filerna tillåter läsning av webbservern.
