reCAPTCHA (7.x-2.4-rc1) - en to lv translation catalogue (6 entries)

en: Type
lv: Veids

en: Size
lv: Izmērs

en: General settings
lv: Vispārīgie iestatījumi

en: Theme
lv: Tēma

en: Secret key
lv: Slepenā atslēga

en: Compact
lv: Kompakts
