Redirect (7.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (105 entries)

en: user
target: 用户

en: Delete
target: 删除

en: Operations
target: 操作

en: Type
target: 类型

en: List
target: 列表

en: Cancel
target: 取消

en: Language
target: 语言

en: Advanced options
target: 高级选项

en: Edit
target: 编辑

en: Reset
target: 重置

en: Settings
target: 设置

en: Name
target: 名称

en: Save
target: 保存

en: User ID
target: 用户 ID

en: Page
target: 页面

en: Never
target: 永不

en: To
target: 到

en: From
target: 源自

en: Source URL
target: 原始链接

en: Filter
target: 过滤

en: Count
target: 计数

en: redirect
target: 重定向

en: Clicks
target: 点击

en: Redirect
target: 重定向

en: Add redirect
target: 添加重定向

en: 301 Moved Permanently
target: 301永久移动

en: 307 Temporary Redirect
target: 307临时重定向

en: URL redirects
target: URL重定向

en: You are attempting to redirect the page to itself. This will result in an infinite loop.
target: 您正试图把页面重定向到它自己，这会导致无限循环。

en: The redirect has been deleted.
target: 重定向已删除。

en: 300 Multiple Choices
target: 300多种选择

en: 302 Found
target: 302临时重定向

en: 303 See Other
target: 303查看其它位置

en: 304 Not Modified
target: 304未修改

en: 305 Use Proxy
target: 305使用代理

en: Redirect users from one URL to another.
target: 把用户从一个URL重定向至另一个URL。

en: !interval ago
target: !interval 以前

en: Text to display
target: 要显示的文本

en: Redirect URL
target: 重定向URL

en: Generate
target: 生成

en: Current user
target: 当前用户

en: All languages
target: 所有语言

en: Delete link
target: 删除链接

en: Filter the view to the currently logged in user.
target: 根据当前登录用户过滤视图。

en: Edit link
target: 编辑链接

en: Redirect status
target: 重定向状态

en: Display a warning message to users when they are redirected.
target: 当被重定向时，显示一条警告信息给用户。

en: Automatically create redirects when URL aliases are changed.
target: URL别名改变时自动创建重定向。

en: Never (do not discard)
target: 永不（不丢弃）

en: Default redirect status
target: 默认重定向状态

en: Removed 1 inactive redirect from the database. | Removed @count inactive redirects from the database.
target[0]: 已从数据库中移除1个不活跃的重定向。
target[1]: 已从数据库中移除 @count 个不活跃的重定向。

en: Delete redirect
target: 删除重定向

en: Configure behavior for URL redirects.
target: 配置URL重定向的行为。

en: You can find more information about HTTP redirect status codes at <a href="@status-codes">@status-codes</a>.
target: 您可以在 <a href="@status-codes">@status-codes</a>找到关于HTTP重定向状态代码的更多信息。

en: Edit redirect
target: 编辑重定向

en: No redirects
target: 无重定向

en: 1 redirect | @count redirects
target[0]: 1个重定向
target[1]: @count 个重定向

en: No URL redirects available.
target: 没有可用的URL重定向。

en: Filter redirects
target: 过滤重定向

en: Enter an internal Drupal path, path alias, or complete external URL (like http://example.com/) to redirect to. Use %front to redirect to the front page.
target: 输入一个Drupal内部路径、路径别名，或完整的外部URL (如：http://example.com/) 进行重定向。 使用 %front 重定向至首页。

en: The source path %source is already being redirected. Do you want to <a href="@edit-page">edit the existing redirect</a>?
target: 源路径 %source 已经被重定向。您想要<a href="@edit-page">编辑已有重定向</a>吗?

en: How many URL redirects would you like to generate?
target: 您想生成多少个URL重定向?

en: Delete all URL redirects before generating new URL redirects.
target: 在生成新的URL重定向之前删除所有的URL重定向。

en: Generate redirects
target: 生成重定向

en: Use absolute link (begins with "http://")
target: 使用绝对链接 (以 "http://" 开头)

en: An error occurred while processing @operation with arguments : @args
target: 当处理带有参数@args的操作@operation时产生一个错误

en: The source URL which generates a redirect
target: 产生重定向的源URL

en: The destination URL
target: 目标URL

en: Default (@default)
target: 默认(@default)

en: Add URL redirect.
target: 添加URL重定向。

en: The source path cannot be the front page.
target: 源路径不能是首页。

en: The redirect path %value is not valid.
target: 重定向路径 %value 无效。

en: Are you sure you want to delete the URL redirect from %source to %redirect?
target: 您确认要删除从 %source 到 %redirect 的URL重定向吗?

en: Allow redirects to be saved into the page cache.
target: 允许重定向被保存到页面缓存。

en: This feature requires <a href="@performance">Cache pages for anonymous users</a> to be enabled and the %variable variable to be TRUE.
target: 这个特性需要启用“<a href="@performance">为匿名用户缓存页面</a> 功能” 并且 %variable变量的值为TRUE。

en: Delete redirects that have not been accessed for
target: 删除那些没有被访问的重定向

en: Always enabled redirections
target: 总是启用重定向

en: Redirect from non-clean URLs to clean URLs.
target: 从不简洁的URL重定向至简洁URL。

en: Redirect from non-canonical URLs to the canonical URLs.
target: 从不权威的URL重定向至权威的URL。

en: Last accessed
target: 上次访问

en: Filter 404s
target: 过滤404s

en: Administer URL redirections
target: 管理URL重定向

en: This page lists all paths that have resulted in 404 errors and do not yet have any redirects assigned to them.
target: 此页面列出了所有已导致404错误的路径和没有分配给他们的任何重定向。

en: Infinite loop stopped.
target: 无限循环已停止。

en: Fix 404 pages
target: 修正404页

en: Add redirects for 404 pages.
target: 添加404页面的重定向。

en: Fix 404 pages with URL redirects
target: U​​RL重定向修正404页

en: Allows users to redirect from old URLs to new URLs.
target: 允许用户把旧的URL重定向至新的URL。

en: Listings of URL redirects.
target: URL重定向列表。

en: Redirect ID
target: 重定向的ID

en: The internal ID of the redirect.
target: 重定向的内部ID。

en: The type of redirect.
target: 重定向的类型

en: ID of user who created the URL redirect.
target: 创建URL重定向的用户ID。

en: The language the redirect is for.
target: 重定向的语言。

en: Redirect type
target: 重定向类型

en: Remove trailing slashes from paths.
target: 从路径中移除拖尾斜线（/）。

en: Last accessed on @date
target: 上次访问时间为 @date

en: Add URL redirect from this page to another location
target: 从这个网页的URL重定向到另一个位置

en: Last accessed date
target: 上次访问日期

en: This redirect overrides an existing internal path.
target: 这个重定向覆盖一个已存在的内部路径。

en: Invalid number of redirects.
target: 无效的重定向数量。

en: Deleted URL redirect @rid.
target: 已删除的URL重定向 @rid。

en: One URL redirect created. | @count URL redirects created.
target[0]: 一个URL重定向被创建。
target[1]: @count 个URL重定向被创建。

en: Add URL redirect to this @entitytype
target: 添加URL重定向到这个 @entitytype

en: Redirect module form elements
target: 重定向模块的表单元素
