Redirects 404 (7.x-1.0) - en to cs translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
cs: Stránka nebyla nalezena

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
cs: Cesta '%path' je neplatná nebo k ní nemáte přístup.
