Redirects 404 (7.x-1.1) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: Page not found
de: Die Seite wurde nicht gefunden

en: Search path
de: Suchpfad

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
de: Der Pfad '%path' ist entweder ungültig oder Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte.
