Redirects 404 (7.x-1.1) - en to ro translation catalogue (2 entries)

en: Page not found
ro: Pagina nu a fost găsită

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
ro: Calea '%path' fie nu este validă, fie nu aveți acces la ea.
