Redmine synchronization (7.x-1.21) - en to ar translation catalogue (14 entries)

en: Cancel
ar: إلغاء

en: This action cannot be undone.
ar: لا يمكن التراجع عن هذة العملية.

en: Password
ar: كلمة المرور

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Save
ar: حفظ

en: Host
ar: المستضيف

en: Selected
ar: محدد

en: General
ar: عام

en: Users
ar: المستخدمين

en: comments
ar: تعليقات

en: Database name
ar: اسم قاعدة البيانات

en: Port
ar: منفذ

en: Clear
ar: مسح

en: User name
ar: اسم المستخدم
