Redmine synchronization (7.x-1.21) - en to ps translation catalogue (10 entries)

en: Cancel
ps: ړنګونه

en: Password
ps: پټ توری

en: Settings
ps: امستنې

en: Host
ps: کوربه

en: Selected
ps: غوره شوي

en: General
ps: ټوليز

en: Users
ps: غړي

en: Database name
ps: توکبنسټ نوم

en: Port
ps: درشل (پورټ)

en: User name
ps: کارن نوم
