Redmine synchronization (7.x-1.30) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Host
target: Rächner

en: Database name
target: Datebank-Name

en: Port
target: Aaschluss

en: !name field is required.
target: Ds Fäld !name mues usgfüllt wärde.
