Reference field option limit (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: Select terms from vocabulary @voc
target: انتخاب واژه‌ها از واژگان @voc
