References (7.x-2.0-beta2) - en to bn translation catalogue (6 entries)

en: none
bn: একটিও নয়

en: Default
bn: ডিফল্ট

en: All
bn: সমস্ত

en: Active
bn: সক্রিয়

en: Fields
bn: ফিল্ড

en: Blocked
bn: নিষ্ক্রিয়
