regbar (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Background color
target: Cor de fundo

en: Not installed
target: Não instalado

en: Miscellaneous
target: Variados

en: GD library
target: Biblioteca GD

en: %p is not writeable by the webserver.
target: %p não pode ser lido pelo servidor web.

en: An unknown error occured.
target: Ocorreu um erro desconhecido.

en: An unknown error occured trying to verify %p is a directory and is writable.
target: Um erro desconhecido ocorreu ao tentar verificar se %p é um diretório com permissão de escrita.

en: Font File
target: Arquivo de fonte

en: %p is not a directory or is not readable by the webserver.
target: %p não é um diretório ou ele não é acessível pelo servidor web.
