Replicate UI (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: This action cannot be undone.
target: இந்தச் செயல் முடிக்கப்படாமல் இருக்க முடியாது.
