Require Login (7.x-1.0-beta1) - en to fr translation catalogue (2 entries)

en: You must login to use this site.
fr: Vous devez vous authentifier pour accéder au site.

en: Requires anonymous users to login before using the site.
fr: Les utilisateurs anonymes doivent se connecter avant d'accéder au site.
