Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.1) - en to cs translation catalogue (2 entries)

en: Media
cs: Média

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
cs: Nepodařilo se změnit měřítko obrázku se zachováním poměru stran pomocí nástroje %toolkit na adrese %path (%mimetype, %dimensions)
