Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.1) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Media
de: Medien

en: Preset
de: Voreinstellung

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
de: Die Bildskalierung mit dem %toolkit Werkzeug in %path (%mimetype, %dimensions) ist gescheitert.

en: Responsive image
de: Responsives Bild

en: responsive image styles
de: Responsive Bildstile
