Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.2) - en to el translation catalogue (2 entries)

en: Media
el: Μέσα

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
el: Η κλιμάκωση της εικόνας απέτυχε με τη χρήση της εργαλειοθήκης %toolkit στο %path (%mimetype, %dimensions)
