Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.1) - en to az translation catalogue (1 entry)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
az: %path %toolkit dəstindən istifadə etməklə şəkil miqyası uğursuz oldu (%mimetype, %dimenions)
