Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.2) - en to fi translation catalogue (2 entries)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
fi: Kuvan skaalaaminen käyttäen %toolkit polussa %path epäonnistui (%mimetype, %dimensions)

en: Responsive image
fi: Responsiivinen kuva
