Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.1) - en to ko translation catalogue (3 entries)

en: Media
ko: 미디어

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
ko: 이미지 스케일을 수행하지 못 했습니다. 사용한 툴킷: %toolkit 경로: %path (%mimetype, %dimensions)

en: Responsive image
ko: 응답 이미지
