Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.2) - en to oc translation catalogue (2 entries)

en: Media
oc: Mèdia

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
oc: Fracàs de l'escalat de l'imatge utilizant la bóstia d'aisinas %toolkit a %path (%mimetype, %dimensions)
