Responsive Image Styles for Drupal (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Media
target: 媒体

en: Preset
target: 预设

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包比例缩放图片失败（%mimetype，%dimensions）

en: Responsive image
target: 响应式图像

en: responsive image styles
target: 自适应图片样式
