Responsive CSS menu (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Weight
target: நிறை
