Responsive Menu Combined (7.x-1.0-alpha2) - en to my translation catalogue (4 entries)

en: Weight
my: အစဉ်

en: Back
my: နောက်သို့

en: Menu
my: မီနူး

en: Save settings
my: Setting များ သိမ်းရန်
