Responsive Menus (7.x-1.3) - en to fr translation catalogue (10 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Yes
fr: Oui

en: No
fr: Non

en: The configuration options have been saved.
fr: Les options de configuration ont été enregistrées.

en: center
fr: centre

en: left
fr: gauche

en: right
fr: droite

en: The settings have not been saved because of the errors.
fr: Les paramètres n'ont pas été enregistrés du fait d'erreurs.

en: Style settings
fr: Paramètres d'affichage
