Responsive Menus (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: User interface
target: Interface de usuário

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: center
target: centro

en: left
target: esquerda

en: right
target: direita

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: As configurações não puderam ser salvas por causa dos erros.

en: jQuery Update
target: Atualizar jQuery

en: Style settings
target: Configurações de estilo
