Responsive Menus (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: Os parâmetros não foram guardados porque existem erros.

en: Style settings
target: Definições de estilo
