Responsive Menus (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Style settings
target: Definições de estilo
