Responsive Menus (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Menu
target: منو

en: left
target: چپ

en: right
target: راست

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: تنظیمات به علت رخ دادن خطا ذخیره نشد.

en: Left
target: چپ

en: Right
target: راست
