Responsive Menus (7.x-1.5) - en to fr translation catalogue (17 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Yes
fr: Oui

en: No
fr: Non

en: The configuration options have been saved.
fr: Les options de configuration ont été enregistrées.

en: One
fr: Un

en: center
fr: centre

en: left
fr: gauche

en: right
fr: droite

en: The settings have not been saved because of the errors.
fr: Les paramètres n'ont pas été enregistrés du fait d'erreurs.

en: Left
fr: Gauche

en: Right
fr: Droit

en: Two
fr: Deux

en: Three
fr: Trois

en: Style settings
fr: Paramètres d'affichage

en: Four
fr: Quatre

en: Five
fr: Cinq
