Responsive Menus (7.x-1.5) - en to hi translation catalogue (9 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Save configuration
hi: नये संरुप को संरक्षित करें।

en: Yes
hi: हाँ

en: No
hi: नहीं

en: The configuration options have been saved.
hi: विन्यास विकल्प सेव कर लिए गया है।

en: One
hi: एक

en: Menu
hi: सूची

en: Left
hi: बाएं

en: Right
hi: दाएं
