Responsive Menus (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: User interface
target: interfatscha d'utilisader

en: Save configuration
target: configuraziun arcunar

en: Yes
target: gea

en: Left
target: sanester

en: Right
target: a dretga
