Responsive Menus (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: Expanded
target: Udvidet

en: Custom
target: Tilpasset

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: På grund af fejlene er indstillingerne ikke blevet gemt.

en: Right to left
target: Højre til venstre

en: Left to right
target: Venstre til højre
