Responsive Menus (7.x-1.3) - en to lv translation catalogue (9 entries)

en: User interface
lv: Lietotāja saskarne

en: Save configuration
lv: Saglabāt konfigurāciju

en: Yes
lv: Jā

en: No
lv: Nē

en: The configuration options have been saved.
lv: Konfigurācijas opcijas ir saglabātas.

en: left
lv: kreisā

en: right
lv: labā

en: The settings have not been saved because of the errors.
lv: Iestatījumi nav saglabāti kļūdu dēļ.

en: Style settings
lv: Stila iestatījumi
