Restrict Role Login by IP (7.x-1.2) - en to ja translation catalogue (7 entries)

en: Access control
ja: アクセスコントロール

en: authenticated user
ja: 認証済みユーザー

en: Header to check
ja: チェックするヘッダー

en: Allowed IP range
ja: 許可するIPの範囲

en: What Roles do you want to restrict the login (to Whitelisted IPs)?
ja: どのロールに対してホワイトリストIPを使ったログイン制限をしたいですか？

en: You are not allowed to login from this IP address. Contact Site Administrator.
ja: あなたのIPアドレスからログインすることは許可されていません。管理者へお問い合わせください。

en: Restrict Logins from IP Addresses by Roles
ja: ロール別にIPアドレスでログインを制限します
