Restrict Role Login by IP (7.x-1.2) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: Access control
km: ​ចូល​ដំណើរ​ការ

en: authenticated user
km: អ្នកប្រើ​ដែល​បាន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ
