Retina Images (7.x-1.0-beta4) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: original
gl: orixinal

en: view actual size
gl: ver tamaño real

en: Sample original image
gl: Imaxen de mostra orixinal

en: Sample modified image
gl: Imaxe de mostra modificada
