Retina Images (7.x-1.0-beta4) - en to hr translation catalogue (4 entries)

en: original
hr: izvornik

en: view actual size
hr: vidi stvarnu veličinu

en: Sample original image
hr: Uzorak izvorne slike

en: Sample modified image
hr: Uzorak promijenjene slike
