Retina Images (7.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: view actual size
target: ver tamanho atual

en: Sample original image
target: Exemplo de imagem original

en: Sample modified image
target: Exemplo de imagem modificada
