Retina Images (7.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: original
target: اصلی

en: view actual size
target: نمایش اندازه واقعی

en: Sample original image
target: نمونه‌برداری از تصویر اولیه

en: Sample modified image
target: نمونه‌برداری از تصویر تغییریافته
